h7Entries

10000

Mean

1.701

RMS

1.184

0.51.52.53.54.550100200300400500600h7Entries

Time difference between 90 and 10 percent of the rising edge ampl

0.51.52.53.54.550.51.52.53.54.55h9Entries

9718

Mean x

1.753

Mean y

RMS x

1.163

RMS y h9Entries

Time difference between 90 and 10: ch0 vs ch1

0.51.52.53.54.55 [C]0Q0.51.52.539−10×h8Entries

1.735

10− 3.468e

1.157

10− 4.61e h8Entries

Time difference between 90 and 10 percent vs integral htemp

Entries

1.934

1.542

Ach1.fTime90 › Ach1.fTime10

02468101202004006008001000

Ach1.fTime90 › Ach1.fTime10 {((Ach1.fTime90›Ach1.fTime10)>=0)}